

INSERT INTO `zz_viste` ( `id_module`, `name`, `query`, `order`, `search`, `slow`, `search_inside`, `order_by`, `enabled`, `summable`, `default`) VALUES
((SELECT id FROM zz_modules WHERE name = 'Installazioni'), 'Sede', '(SELECT nomesede FROM an_sedi WHERE id=my_impianti.idsede)', 7, 1, 0, '', '', 1, 0, 0);

INSERT INTO `zz_gruppi_viste` (`id_gruppo`, `id_vista`) VALUES
((SELECT `id` FROM `zz_gruppi` WHERE `nome`='Amministratori'), (SELECT `id` FROM `zz_viste` WHERE id_module =  (SELECT zz_modules.id FROM zz_modules WHERE zz_modules.name = 'Installazioni') AND `name`='Sede')),
((SELECT `id` FROM `zz_gruppi` WHERE `nome`='Tecnici'), (SELECT `id` FROM `zz_viste` WHERE id_module =  (SELECT zz_modules.id FROM zz_modules WHERE zz_modules.name = 'Installazioni') AND `name`='Sede')),
((SELECT `id` FROM `zz_gruppi` WHERE `nome`='Agenti'), (SELECT `id` FROM `zz_viste` WHERE id_module =  (SELECT zz_modules.id FROM zz_modules WHERE zz_modules.name = 'Installazioni') AND `name`='Sede')),
((SELECT `id` FROM `zz_gruppi` WHERE `nome`='Clienti'), (SELECT `id` FROM `zz_viste` WHERE id_module =  (SELECT zz_modules.id FROM zz_modules WHERE zz_modules.name = 'Installazioni') AND `name`='Sede'));

alter Table co_righe_documenti add  id_impianto int (11) NOT NULL DEFAULT '0';
alter Table co_righe_documenti add  matricola_impianto varchar(25) NOT NULL ;

alter Table in_interventi_tecnici add  id_impianto int (11) NOT NULL DEFAULT '0';
alter Table in_interventi_tecnici add  matricola_impianto varchar(25) NOT NULL ;
alter Table in_interventi_tecnici add  id_riga_riferimento_documento int (11) NOT NULL DEFAULT '0';

alter Table co_documenti add  id_impianto int (11) NOT NULL DEFAULT '0';
alter Table co_documenti add  nome_impianto varchar(255) NOT NULL ;

update zz_impostazioni set editable = 1 where nome="Visualizza i costi sulle stampe rapporti attivita";


alter Table mg_articoli_interventi add inserito_posizione int (1) NOT NULL DEFAULT '0';
alter Table co_righe_documenti add  inserito_posizione_idriga int (11) NOT NULL DEFAULT '0';